


-- 1、编制依据基本信息表


DROP TABLE IF EXISTS t_basis_of_preparation;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_basis_of_preparation (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '标准唯一标识符',
    chinese_name VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '中文标准名称',
    english_name VARCHAR(500) COMMENT '英文标准名称',
    standard_no VARCHAR(100)  COMMENT '标准编号',
    issuing_authority VARCHAR(200) COMMENT '发布机构',
    release_date DATE COMMENT '发布日期',
    implementation_date DATE COMMENT '实施日期',
    drafting_unit VARCHAR(300) COMMENT '起草单位',
    approving_department VARCHAR(200) COMMENT '批准部门',
    document_type VARCHAR(10) COMMENT '标准类型: national-国家标准, industry-行业标准, local-地方标准, enterprise-企业标准',
    professional_field VARCHAR(15) COMMENT '专业领域:Laws-法律,Technical-技术规范,Reference-参考规范,Internal-内部规范',
    engineering_phase VARCHAR(100) COMMENT '工程阶段',
    participating_units VARCHAR(800) COMMENT '参编单位',
    reference_basis_list VARCHAR(1000) COMMENT '参考依据列表',
    file_url VARCHAR(500) COMMENT '文件路径',
		status VARCHAR(10) COMMENT '状态：current-现行，作废-void',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录更新时间',
    INDEX idx_standard_no (standard_no) COMMENT '标准编号索引',
    INDEX idx_chinese_name (chinese_name(100)) COMMENT '中文名称索引',
    INDEX idx_release_date (release_date) COMMENT '发布日期索引',
    INDEX idx_document_type (document_type) COMMENT '标准类型索引',
    INDEX idx_professional_field (professional_field) COMMENT '专业领域索引'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='编制依据基本信息表';








INSERT INTO t_basis_of_preparation (
    chinese_name, english_name, standard_no, issuing_authority, 
    release_date, implementation_date, drafting_unit, approving_department, 
    document_type, professional_field, engineering_phase, participating_units, 
    reference_basis_list, file_url, status
) VALUES
('中华人民共和国安全生产法', NULL, NULL, NULL, '2021-06-10', NULL, NULL, NULL, 'national', 'Laws', NULL, NULL, NULL, 'https://safety.jining.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%B3%95%EF%BC%882021%E5%B9%B46%E6%9C%8810%E6%97%A5%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E7%89%88%EF%BC%89.pdf&filename=3b0ee62a494049869e9361ec8ee4fb83.pdf', 'current'),
('公路水运工程质量监督管理规定', NULL, NULL, '交通运输部', '2017-09-14', NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Laws', NULL, NULL, NULL, 'https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/fgs/202006/t20200623_3307899.html', 'current'),
('公路水运工程拟淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录', NULL, NULL, '交通运输部', NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'http://ztjfjt.jtgs.taizhou.gov.cn/cms_files/filemanager/1718223565/attach/20235/7485f997a006433f9d2530c46a4b9861.pdf', 'current'),
('公路桥涵施工技术规范', NULL, 'JTG/T3650-2020', '交通运输部', NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/glj/202006/P020200630665628060420.pdf', 'current'),
('公路工程质量检验评定标准', NULL, 'JTGF80-1-2017', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://jtst.mot.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=dd2ffc7d8c33835bad290e9d741f0634', 'current'),
('公路工程施工安全技术规范', NULL, 'JTGF90-2015', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://jtst.mot.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=4c4ab59797b5b4013c4089972fbb2290', 'current'),
('混凝土结构工程施工质量验收规范', NULL, 'GB50204-2015', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'http://www.cdapm.com.cn/upload/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83GB%2050204-2015.pdf', 'current'),
('施工现场临时用电安全技术规范', NULL, 'JGJ46-2016', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://zjw.sh.gov.cn/cmsres/73/7320cf3c54aa4a34827bfecbe6ea293d/5a01c703dcca637c3b9247f4c001542f.pdf', 'current'),
('建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范', NULL, 'JGJ196-2010', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://zjw.sh.gov.cn/cmsres/99/99e29d723c8e49a488df5f787a529711/1314c992b03eb944fe2a020c26d457ae.pdf', 'current'),
('建筑施工高空作业安全技术规范', NULL, 'JGJ80-2016', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://zjw.sh.gov.cn/cmsres/dd/dd2874d657124e648b54c66a113fb0b1/2b641c95070e63127349d11cc3109bc6.pdf', 'current'),
('混凝土结构设计规范2015 年版', NULL, 'GB50010-2010', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://www.gbwindows.net/ow-content/uploads/download/gfbzdown/1.0.5%E6%9D%A1/%E5%85%B3%E8%81%94%E6%A0%87%E5%87%86/GB50010-2010(2015%E7%89%88)%20%20%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83.pdf', 'current'),
('混凝土结构工程施工质量验收规范', NULL, 'GB50204-2015', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'http://www.cdapm.com.cn/upload/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83GB%2050204-2015.pdf', 'current'),
('建筑施工模板安全技术规程', NULL, 'JGJ162-2008', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'http://www.cdapm.com.cn/upload/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83JGJ162-2008.pdf', 'current'),
('G4216 线屏山新市至金阳段高速公路 XJ4 标段两阶段施工设计图纸', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'enterprise', 'Reference', NULL, NULL, NULL, NULL, 'current'),
('建设单位明确的工程施工工期、质量和环境保护要求以及关键工程控制要点', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'enterprise', 'Laws', NULL, NULL, NULL, NULL, 'current'),
('本项目总体施工组织设计', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'enterprise', 'Reference', NULL, NULL, NULL, NULL, 'current'),
('四川路桥集团《工程技术管理办法》及《工程质量管理办法》', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'enterprise', 'Internal', NULL, NULL, NULL, NULL, 'current'),
('《起重机械安全规程》', NULL, 'B6067-2010', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=9DED7058601D511BFD5EEE88677548D8', 'current'),
('《架桥机通用技术条件》', NULL, 'GB/T26470-2011', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=F8FC50E035D93142F37F28F0F5E8B678', 'current'),
('《架桥机安全规程》', NULL, 'GB 26496-2011', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Technical', NULL, NULL, NULL, 'https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DF194527717A2C929434449D62FF8196', 'current'),
('《公路水运工程安全生产监督管理办法》', NULL, '交通运输部令2017 年第25号', '交通运输部', NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Laws', NULL, NULL, NULL, 'https://xxgk.mot.gov.cn/2020/gz/202112/t20211227_3633480.html', 'current'),
('《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》', NULL, '住建部令第37 号', '住房和城乡建设部', NULL, NULL, NULL, NULL, 'industry', 'Laws', NULL, NULL, NULL, 'https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5294422.htm', 'current');