-- 为 points_consumption_log 表添加 updated_at 字段

USE shudao_test;

-- 添加字段（如果已存在会报错，但不影响）
ALTER TABLE points_consumption_log 
ADD COLUMN updated_at INT DEFAULT 0 COMMENT 'Unix时间戳' AFTER created_at;
